% ************************ Thesis Information & Meta-data **********************
%% The title of the thesis
\title{Competition between Weak Quantum Measurement and Many-Body
Dynamics in Ultracold Bosonic Gases}
%\texorpdfstring is used for PDF metadata. Usage:
%\texorpdfstring{LaTeX_Version}{PDF Version (non-latex)} eg.,
%\texorpdfstring{$sigma$}{sigma}

%% Subtitle (Optional)
%\subtitle{Using the CUED template}

%% The full name of the author
\author{Wojciech Kozlowski}

%% Department (eg. Department of Engineering, Maths, Physics)
\dept{Department of Physics}

%% University and Crest
\university{University of Oxford}
% Crest minimum should be 30mm.
\crest{\includegraphics[width=0.2\textwidth]{University_Crest}}
%% Use this crest, if you are using the college crest
%% Crest long miminum should be 65mm
%\crest{\includegraphics[width=0.45\textwidth]{University_Crest_Long}}

%% College shield [optional] 
% Crest minimum should be 30mm.
%\collegeshield{\includegraphics[width=0.2\textwidth]{CollegeShields/Kings}}


%% Supervisor (optional)
\supervisor{Dr. Igor B. Mekhov}
%% Supervisor Role (optional) - Supervisor (default) or advisor
%\supervisorrole{Advisor: }

%% Advisor (optional)
%\advisor{Prof. Malcolm Bolton}
%% Advisor Role (optional) - Advisor (default) or leave empty
%\advisorrole{Advisor: }


%% You can redefine the submission text:
% Default as per the University guidelines:
% ``This dissertation is submitted for the degree of''
%\renewcommand{\submissiontext}{change the default text here if needed}

%% Full title of the Degree
\degreetitle{Doctor of Philosophy}

%% College affiliation (optional)
\college{St. Catherine's College}

%% Submission date
% Default is set as {\monthname[\the\month]\space\the\year}
\degreedate{Trinity Term 2016} 

%% Meta information
%\subject{LaTeX} \keywords{{LaTeX} {PhD Thesis} {Engineering} {University of
%Cambridge}}
